%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Missioninterministerielledeluttecontreladrogueetlatoxicomanie_etal2009} Mission interministerielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, Observatoire fran{\c c}ais des drogues et des toxicomanies, Minist{\`e}re de la sant{\'e} et des sports, Agence fran{\c c}aise de s{\'e}curit{\'e} sanitaire des produits de sant{\'e}, \& Institut de veille sanitaire. (2009). \textit{Dangers accrus li{\'e}s {\`a} la grande variabilit{\'e} de la composition de l{\textquoteright}h{\'e}ro{\"\i}ne en France}. Paris: Mission interministerielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT); Observatoire fran{\c c}ais des drogues et des toxicomanies (OFDT); Minist{\`e}re de la sant{\'e} et des sports; Agence fran{\c c}aise de s{\'e}curit{\'e} sanitaire des produits de sant{\'e} (AFSSAPS.

\end{thebibliography}

\end{document}

