%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Officefederaldelasantepublique_etal2016} Office f{\'e}d{\'e}ral de la sant{\'e} publique, Conf{\'e}rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la sant{\'e}, \& Promozione Salute Svizzera (Eds.). (2016). \textit{Plan de mesures de la strat{\'e}gie nationale pr{\'e}vention des maladies non transmissibles (strat{\'e}gie mnt) 2017{\textendash}2024}. Berne: Office f{\'e}d{\'e}ral de la sant{\'e} publique (OFSP), Unit{\'e} de direction Sant{\'e} publique, Division Programmes nationaux de pr{\'e}vention.

\end{thebibliography}

\end{document}

